POP UP MAGNETIC
3 x 3 RAK
Totalt mått på original
366,5 x 222,4 cm
Totalt mått per våd
73,3 x 222,4 cm
Skala 100 %
[mer info]

Avrundning mot baksidan
Den yttersta delen av gaveln vänds mot baksidan och är inte synlig framifrån.

Systemet ovanifrån

Streckade linjer markerar
vådernas skarvar
Var försiktig med att placera exempelvis
logotyper eller liten text över dessa.