Baksida av kanal för EXL-rör

EXL Triangel 250
Bildyta: 240 x 120* cm
Total yta: 240 x 136* cm
Skala 100 %
*Höjden är valfri och måttet ett exempel

Söm längs streckade linjer
Placera inte känsliga objekt över dessa, t ex logotyper